for each="maintenance in records"
Registro de Mantenimiento Preventivo
Fecha format_datetime(datetime.datetime.now(),user.language, '%b/%d/%Y', maintenance.company.timezone) Consecutivo maintenance.code
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Nombre / Razón Social: maintenance.propietary.name Ciudad: maintenance.propietary_address.subdivision_municipality.name Teléfono: maintenance.propietary.phone Movil: maintenance.propietary.mobile	Tipo Documento: "NIT" if maintenance.propietary.tax_identifier.type=="31" else "CC" Documento: maintenance.propietary.tax_identifier.code Dirección: maintenance.propietary_address.street
INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO
Nombre del Dispositivo: maintenance.equipment.product.name Marca: maintenance.equipment.mark_category.name Modelo: maintenance.equipment.model_category.nameReferencia: maintenance.equipment.reference_category.name Serial: maintenance.equipment.serial Registro Invima: maintenance.equipment.health_register
Trabajo Realizado
1. Verificación inicial de funcionamiento:	"SI" if maintenance.initial_operation else "NO"
2. Revisión del Equipo:	"SI" if maintenance.check_equipment else "NO"
3. Revisión del sistema eléctrico:	"SI" if maintenance.check_electric_system else "NO"
4. Limpieza interior y exterior:	"SI" if maintenance.clean_int_ext else "NO"
5. Limpieza de lentes y espejos:	"SI" if maintenance.clean_eyes else "NO"
6. Verificar Calibración:	"SI" if maintenance.check_calibration else "NO"
Observaciones
maintenance.description_activity
Fecha del próximo mantenimiento str(maintenance.next_maintenance)[0:11]
Firma Responsable	Firma Recibí Conforme
Nombre: maintenance.description_activity	Nombre: maintenance.propietary.name
/for
	Smart Visión S.A.S NIT 901091201 DIRECCIÓN Carrera 16 # 52-85 piso 4 Movil +57 320 8197664 TELÉFONOS +601 7049417 E – MAIL smartvisioncolombia@gmail.com