for each="maintenance in records"
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Fecha format_datetime(datetime.datetime.now(),user.language, '%b/%d/%Y', maintenance.company.timezone)
Consecutivo maintenance.code
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Nombre / Razón Social: maintenance.propietary.name Ciudad: maintenance.propietary_address.subdivision_municipality.name Teléfono: maintenance.propietary.phone Movil: maintenance.propietary.mobile	Tipo Documento: "NIT" if maintenance.propietary.tax_identifier.type=="31" else "CC" Documento: maintenance.propietary.tax_identifier.code Dirección: maintenance.propietary_address.street
Equipo	Serial	Mantenimiento Preventivo	Calibración	Fecha de Próximo mantenimiento
for each="line in maintenance.lines"
line.equipment.product.name	line.equipment.serial	X	"X" if line.equipment.product.calibration else "No Aplica"	str(line.next_maintenance)[0:11]
/for
ANTHONY STIVEN RODRIGUEZ FONSECA
INVIMA : RH-202208-01301
/for
	Smart Visión S.A.S NIT 901091201 DIRECCIÓN Carrera 16 # 52-85 piso 4 Movil +57 320 8197664 TELÉFONOS +601 7049417 E – MAIL smartvisioncolombia@gmail.com