for each="subscription in records"
PRORROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
NOMBRE	subscription.company.rec_name
NIT	subscription.company.party.tax_identifier.code
DIRECCIÓN	subscription.company.party.addresses[0].street
TELÉFONOS	subscription.company.party.phone
E - MAIL	subscription.company.party.email
WEB	subscription.company.party.website
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE
NOMBRE	subscription.party.name
NIT O CEDULA	subscription.party.tax_identifier.code
DIRECCIÓN	subscription.invoice_address.street
TELÉFONOS	subscription.party.phone
E-MAIL	subscription.party.email
Por medio de este documento se firma la prórroga del contrato de mantenimiento preventivo correspondiente al contrato N° subscription.number , la nueva vigencia será a partir de la fecha subscription.start_date hasta subscription.end_date , de los equipos del Anexo 1 de la presente prorroga.
EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE
JESÚS ANTONIO GIIRALDO subscription.party.name
CC 80.173.191 DE BOGOTÁ NIT/CC subscription.party.tax_identifier.code
REPRESENTANTE LEGAL
SMART VISION S.A.S
NIT 901091201-1
ANEXO 1
LISTADO DE EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO
Código	Nombre	Serial
for each="equipment in subscription.current_equipments"
equipment.code	equipment.product.name	equipment.serial
/for
/for
	if test="company and company.header" for each="line in company.header.split('\n')" line /for /if company.rec_name if company else '' if test="company" NIT: company.party.identifiers[0].code Regimen Común Actividad Economica 4659 Dirección: company.party.addresses[0].street company.party.addresses[0].city Teléfono: company.party.phone Celular: company.party.mobile E-mail: company.party.email /if